OAK HILL - STORRS POND RECREATION MAP

OFFICE OF OUTDOOR PROGRAMS, DARTMOUTH COLLEGE

Hanover Improvement Society

0 meters 250 m 500 m

Contour Interval 3 meters

Field work and drawing: Plamen Djambazov, May 1993

Scale 1 : 7 500